﻿
-- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
-- interfering with SELECT statements.
SET NOCOUNT ON;

-- Effettua backjup del database nella cartella configurata (di default C:\DbBackup) per il DB di default --> modificare di conseguenza...
BACKUP DATABASE MoonPro_IOB_ISF
TO DISK = 'C:\Steamware\DbBackup\MoonPro_IOB_ISF.bak'
    WITH FORMAT,
        MEDIANAME = 'SQLServerBackups',
        NAME = 'Full Backup of IOB ISF DB';
